; ClientLic.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "ClientLic"

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	DllCanUnloadNow     PRIVATE
	DllGetClassObject   PRIVATE
	DllRegisterServer   PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
